-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.24064107208
cusum  =  0.135646876103
eta  =  0.586530497871
hl_amp_ratio  =  0.579276686976
kurtosis  =  -0.536310418158
n_points  =  364
period  =  2.40788058745
period_SNR  =  36.7260151626
period_log10FAP  =  -40.8547759277
period_uncertainty  =  0.00160696851127
phase_cusum  =  0.217169860464
phase_eta  =  0.296270077573
phi21  =  1.24497708874
phi31  =  2.70338343921
quartile31  =  0.3125
r21  =  0.515905652885
r31  =  0.300134691345
shapiro_w  =  0.952801823616
skewness  =  -0.515071681209
slope_per10  =  -0.437199994922
slope_per90  =  0.490804719718
stetson_k  =  0.778934723316
weighted_mean  =  15.89899637
weighted_std  =  0.224246229038
