-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.201612135736
cusum  =  0.146496368009
eta  =  0.674006738665
hl_amp_ratio  =  0.992515814194
kurtosis  =  -0.472473240455
n_points  =  345
period  =  0.59349169409
period_SNR  =  29.7199777623
period_log10FAP  =  -28.2180286941
period_uncertainty  =  9.76587424333e-05
phase_cusum  =  0.241967471682
phase_eta  =  0.502901799774
phi21  =  -2.56354988265
phi31  =  -4.1412686039
quartile31  =  0.31
r21  =  0.459774361454
r31  =  0.509335179472
shapiro_w  =  0.990859746933
skewness  =  0.0305419512149
slope_per10  =  -0.0873230222073
slope_per90  =  0.0752740786031
stetson_k  =  0.785807278122
weighted_mean  =  17.2647000065
weighted_std  =  0.218425593014
