-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248746374372
cusum  =  0.115326709816
eta  =  0.631092556882
hl_amp_ratio  =  0.621948995612
kurtosis  =  0.035564152626
n_points  =  391
period  =  0.479758282613
period_SNR  =  35.1855935151
period_log10FAP  =  -34.9693475233
period_uncertainty  =  6.3807827148e-05
phase_cusum  =  0.209777204168
phase_eta  =  1.04230293394
phi21  =  -1.65967444766
phi31  =  -1.43379114317
quartile31  =  0.37
r21  =  0.252193649165
r31  =  0.0379150869915
shapiro_w  =  0.96568018198
skewness  =  -0.644392011069
slope_per10  =  -0.0391255993387
slope_per90  =  0.0454240757272
stetson_k  =  0.769794481005
weighted_mean  =  17.3483817352
weighted_std  =  0.26137834469
