-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.65


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.11496766609
cusum  =  0.185491320273
eta  =  0.427163243875
hl_amp_ratio  =  1.35414457584
kurtosis  =  -0.594184476911
n_points  =  364
period  =  0.216512108334
period_SNR  =  45.5573375548
period_log10FAP  =  -50.9143076245
period_uncertainty  =  1.03969895475e-05
phase_cusum  =  0.267186215532
phase_eta  =  0.362656562528
phi21  =  2.74912359133
phi31  =  3.71460413441
quartile31  =  0.13
r21  =  0.0775502176291
r31  =  0.0728418488228
shapiro_w  =  0.959679305553
skewness  =  0.465984785052
slope_per10  =  -0.0694129219558
slope_per90  =  0.0778996055698
stetson_k  =  0.830370898695
weighted_mean  =  13.8974918437
weighted_std  =  0.0924185894118
