-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.314787508077
cusum  =  0.107325811931
eta  =  0.515542193296
hl_amp_ratio  =  0.42340323067
kurtosis  =  -0.177426140827
n_points  =  395
period  =  0.523453687816
period_SNR  =  46.5254501383
period_log10FAP  =  -50.5592703728
period_uncertainty  =  9.11569693545e-05
phase_cusum  =  0.240976177469
phase_eta  =  0.244064675496
phi21  =  0.820465941158
phi31  =  -1.41098787699
quartile31  =  0.4
r21  =  0.444632652953
r31  =  0.246134892007
shapiro_w  =  0.914388477802
skewness  =  -0.860340626136
slope_per10  =  -0.0612235012566
slope_per90  =  0.0607155193113
stetson_k  =  0.731738078098
weighted_mean  =  17.0240090928
weighted_std  =  0.282408191029
