-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.281194318788
cusum  =  0.135294801946
eta  =  0.533900440216
hl_amp_ratio  =  0.433035991695
kurtosis  =  -1.03379332308
n_points  =  318
period  =  0.578423752138
period_SNR  =  47.8534160244
period_log10FAP  =  -42.7110044492
period_uncertainty  =  9.51167149829e-05
phase_cusum  =  0.269522187157
phase_eta  =  0.325224578679
phi21  =  0.817518812881
phi31  =  -1.31948994861
quartile31  =  0.4275
r21  =  0.406034964409
r31  =  0.228491387208
shapiro_w  =  0.912419319153
skewness  =  -0.530163494498
slope_per10  =  -0.102886230785
slope_per90  =  0.131566670413
stetson_k  =  0.78821211833
weighted_mean  =  15.7653481476
weighted_std  =  0.255455481022
