-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.3751245915
cusum  =  0.096939897624
eta  =  0.547929583894
hl_amp_ratio  =  0.577933440703
kurtosis  =  -1.00340343664
n_points  =  399
period  =  0.510635857969
period_SNR  =  44.6929802774
period_log10FAP  =  -51.0944716664
period_uncertainty  =  8.35555587937e-05
phase_cusum  =  0.243918601985
phase_eta  =  0.115628207844
phi21  =  0.830098953053
phi31  =  -1.01400380814
quartile31  =  0.545
r21  =  0.460795807718
r31  =  0.381464099078
shapiro_w  =  0.912119209766
skewness  =  -0.501348106482
slope_per10  =  -0.139339938381
slope_per90  =  0.239600008354
stetson_k  =  0.820486319694
weighted_mean  =  14.6018051771
weighted_std  =  0.340526374422
