-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.229542463189
cusum  =  0.147206385967
eta  =  0.662710880701
hl_amp_ratio  =  0.767267343435
kurtosis  =  -0.978817843003
n_points  =  319
period  =  0.581291589872
period_SNR  =  43.1261613691
period_log10FAP  =  -35.1811422087
period_uncertainty  =  9.6074904984e-05
phase_cusum  =  0.249364317078
phase_eta  =  0.222875149675
phi21  =  1.14183692813
phi31  =  -0.550454277476
quartile31  =  0.3
r21  =  0.52511372317
r31  =  0.370467322862
shapiro_w  =  0.968220889568
skewness  =  -0.15775176033
slope_per10  =  -0.194480787426
slope_per90  =  0.171444344388
stetson_k  =  0.845657639268
weighted_mean  =  15.4012049841
weighted_std  =  0.192780677144
