-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.332957101272
cusum  =  0.160398527635
eta  =  0.569023195074
hl_amp_ratio  =  0.236831347648
kurtosis  =  -0.530729839283
n_points  =  173
period  =  0.596491143588
period_SNR  =  24.3638222921
period_log10FAP  =  -21.1117816471
period_uncertainty  =  9.537144382e-05
phase_cusum  =  0.321158493024
phase_eta  =  0.244354844497
phi21  =  0.910738467025
phi31  =  4.55806041009
quartile31  =  0.43
r21  =  0.375093596884
r31  =  0.250755080361
shapiro_w  =  0.857007920742
skewness  =  -0.868657434971
slope_per10  =  -0.146919384391
slope_per90  =  0.321833331448
stetson_k  =  0.707779565864
weighted_mean  =  14.0876026686
weighted_std  =  0.294980778646
