-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.160586161047
cusum  =  0.0982913564511
eta  =  0.575687861602
hl_amp_ratio  =  1.2598233338
kurtosis  =  -1.38080348397
n_points  =  368
period  =  0.399606778782
period_SNR  =  43.7308238525
period_log10FAP  =  -51.1985516603
period_uncertainty  =  3.54167138102e-05
phase_cusum  =  0.281720068099
phase_eta  =  0.466577460177
phi21  =  -1.95796379554
phi31  =  -0.432243944927
quartile31  =  0.25
r21  =  0.0616733603633
r31  =  0.0167269005272
shapiro_w  =  0.933778226376
skewness  =  0.0301613089565
slope_per10  =  -0.0828085657356
slope_per90  =  0.0947789233637
stetson_k  =  0.880147149701
weighted_mean  =  15.174440565
weighted_std  =  0.131448476327
