-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.186418795856
cusum  =  0.288472324596
eta  =  0.549247710396
hl_amp_ratio  =  0.403708146077
kurtosis  =  -0.53571757941
n_points  =  106
period  =  0.249127298921
period_SNR  =  12.9502868594
period_log10FAP  =  -8.85406693337
period_uncertainty  =  1.66319932162e-05
phase_cusum  =  0.277953537561
phase_eta  =  0.761960205592
phi21  =  3.05228111244
phi31  =  4.0770062235
quartile31  =  0.25
r21  =  0.393644042365
r31  =  0.120691862478
shapiro_w  =  0.908461987972
skewness  =  -0.760464386975
slope_per10  =  -0.104856776544
slope_per90  =  0.262213548852
stetson_k  =  0.762364607928
weighted_mean  =  12.6059433962
weighted_std  =  0.168628084133
