-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.367730196848
cusum  =  0.142625971949
eta  =  0.450778725143
hl_amp_ratio  =  0.457019515697
kurtosis  =  -0.79219823566
n_points  =  392
period  =  0.590774141478
period_SNR  =  39.0992600283
period_log10FAP  =  -45.0266783626
period_uncertainty  =  9.32055653783e-05
phase_cusum  =  0.231007707419
phase_eta  =  0.280857416249
phi21  =  -2.27697761327
phi31  =  -4.28618304175
quartile31  =  0.5125
r21  =  0.57690671967
r31  =  0.306601861044
shapiro_w  =  0.913883924484
skewness  =  -0.64682948471
slope_per10  =  -0.118578076082
slope_per90  =  0.205086929866
stetson_k  =  0.753528578063
weighted_mean  =  14.6779516281
weighted_std  =  0.326945207242
