-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.352789602324
cusum  =  0.210980213017
eta  =  0.470647349687
hl_amp_ratio  =  0.359247328071
kurtosis  =  -0.627763596074
n_points  =  355
period  =  0.519682259682
period_SNR  =  41.4043990466
period_log10FAP  =  -47.3999177984
period_uncertainty  =  5.98988320177e-05
phase_cusum  =  0.280912690203
phase_eta  =  0.121511624663
phi21  =  0.654079815926
phi31  =  1.5763211836
quartile31  =  0.475
r21  =  0.45983658715
r31  =  0.391361836078
shapiro_w  =  0.905399560928
skewness  =  -0.705361902557
slope_per10  =  -0.10759046982
slope_per90  =  0.156613322787
stetson_k  =  0.735159246009
weighted_mean  =  15.8819080568
weighted_std  =  0.309712925029
