-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.276705938208
cusum  =  0.0956572666171
eta  =  0.447771690445
hl_amp_ratio  =  0.445712631049
kurtosis  =  -1.40575789364
n_points  =  376
period  =  0.561385166532
period_SNR  =  43.5194184323
period_log10FAP  =  -48.6945239876
period_uncertainty  =  8.73778451604e-05
phase_cusum  =  0.253236174085
phase_eta  =  0.102524600803
phi21  =  0.844359444822
phi31  =  1.91232133634
quartile31  =  0.55
r21  =  0.509000207938
r31  =  0.441193846934
shapiro_w  =  0.877505123615
skewness  =  -0.402964488758
slope_per10  =  -0.184054420189
slope_per90  =  0.188569785256
stetson_k  =  0.83795348005
weighted_mean  =  14.9556507385
weighted_std  =  0.291749520046
