-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.219166739913
cusum  =  0.174168937793
eta  =  0.553200210977
hl_amp_ratio  =  1.39296292346
kurtosis  =  -1.44845933686
n_points  =  228
period  =  0.345096521355
period_SNR  =  36.0253008874
period_log10FAP  =  -37.7509601028
period_uncertainty  =  3.17639744635e-05
phase_cusum  =  0.377944264324
phase_eta  =  0.207678395616
phi21  =  2.43019509377
phi31  =  3.0975232084
quartile31  =  0.3225
r21  =  0.15295016525
r31  =  0.0554534142656
shapiro_w  =  0.915745973587
skewness  =  0.152469144526
slope_per10  =  -0.107503245616
slope_per90  =  0.206882985804
stetson_k  =  0.898167561389
weighted_mean  =  16.4743902439
weighted_std  =  0.160644298876
