-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.387612123799
cusum  =  0.171173948201
eta  =  0.528220835987
hl_amp_ratio  =  0.427562972218
kurtosis  =  -0.960475878059
n_points  =  310
period  =  0.513754774738
period_SNR  =  47.4236551335
period_log10FAP  =  -40.5728943654
period_uncertainty  =  7.57348289191e-05
phase_cusum  =  0.270157842888
phase_eta  =  0.0482277712746
phi21  =  0.755051240294
phi31  =  1.8153693375
quartile31  =  0.5775
r21  =  0.469794189196
r31  =  0.360904318144
shapiro_w  =  0.887060344219
skewness  =  -0.62300605371
slope_per10  =  -0.143376705366
slope_per90  =  0.208442913013
stetson_k  =  0.762798655496
weighted_mean  =  15.1493521093
weighted_std  =  0.356059539888
