-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.375036276967
cusum  =  0.0985040535254
eta  =  0.569787072101
hl_amp_ratio  =  0.318609578473
kurtosis  =  -0.526089420212
n_points  =  462
period  =  0.468449839484
period_SNR  =  52.6901275779
period_log10FAP  =  -61.1092913253
period_uncertainty  =  5.85650155664e-05
phase_cusum  =  0.264483758044
phase_eta  =  0.31321432311
phi21  =  0.849049215515
phi31  =  -1.29653438292
quartile31  =  0.5
r21  =  0.405949331751
r31  =  0.29336546911
shapiro_w  =  0.896627426147
skewness  =  -0.733268158617
slope_per10  =  -0.0866349773609
slope_per90  =  0.0785719512322
stetson_k  =  0.747499827754
weighted_mean  =  15.7162656726
weighted_std  =  0.328582798055
