-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.35


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.164663782871
cusum  =  0.2287015093
eta  =  0.590182453529
hl_amp_ratio  =  2.81710749213
kurtosis  =  0.982640602521
n_points  =  384
period  =  0.13535769934
period_SNR  =  11.5998037299
period_log10FAP  =  -5.00909391881
period_uncertainty  =  5.07939311638e-06
phase_cusum  =  0.115283262602
phase_eta  =  1.4661919898
phi21  =  -0.804246792863
phi31  =  -3.04020195752
quartile31  =  0.27
r21  =  0.494873185921
r31  =  0.072317856392
shapiro_w  =  0.862552881241
skewness  =  1.28120632622
slope_per10  =  -0.00773981064527
slope_per90  =  0.00984341932613
stetson_k  =  0.635693694661
weighted_mean  =  18.3455066949
weighted_std  =  0.346357250075
