-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.3382868611
cusum  =  0.143069039319
eta  =  0.637766633209
hl_amp_ratio  =  0.504281509313
kurtosis  =  -0.93917816481
n_points  =  304
period  =  0.492390247031
period_SNR  =  48.9572247367
period_log10FAP  =  -37.902423461
period_uncertainty  =  6.89583575572e-05
phase_cusum  =  0.254008760653
phase_eta  =  0.338314909823
phi21  =  -2.3095172183
phi31  =  -1.19201380729
quartile31  =  0.53
r21  =  0.408212281656
r31  =  0.295527465124
shapiro_w  =  0.923935353756
skewness  =  -0.52328803554
slope_per10  =  -0.115479166358
slope_per90  =  0.0791131683085
stetson_k  =  0.785273699559
weighted_mean  =  16.353404497
weighted_std  =  0.311430790772
