-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.38782152984
cusum  =  0.170002473608
eta  =  1.02155450886
hl_amp_ratio  =  0.800991949104
kurtosis  =  -0.182969430164
n_points  =  377
period  =  0.507058588057
period_SNR  =  42.3206463778
period_log10FAP  =  -35.4253902333
period_uncertainty  =  7.12841755717e-05
phase_cusum  =  0.27169868131
phase_eta  =  0.835587977931
phi21  =  -2.499771599
phi31  =  -4.5223663099
quartile31  =  0.56
r21  =  0.366106641806
r31  =  0.203467169343
shapiro_w  =  0.988798856735
skewness  =  0.0870514766343
slope_per10  =  -0.0233468022165
slope_per90  =  0.0309065083394
stetson_k  =  0.790806294166
weighted_mean  =  18.8468139942
weighted_std  =  0.38663471728
