-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.346613387514
cusum  =  0.122234468099
eta  =  0.606225165324
hl_amp_ratio  =  0.321682249633
kurtosis  =  -0.595615997033
n_points  =  362
period  =  0.555895344149
period_SNR  =  45.9990595243
period_log10FAP  =  -49.5970460561
period_uncertainty  =  9.94683338806e-05
phase_cusum  =  0.261548788737
phase_eta  =  0.0544239047646
phi21  =  -2.34582697514
phi31  =  -4.47771255412
quartile31  =  0.45
r21  =  0.440769941213
r31  =  0.333405990711
shapiro_w  =  0.878177881241
skewness  =  -0.784675053401
slope_per10  =  -0.172136219832
slope_per90  =  0.255629479239
stetson_k  =  0.751072700048
weighted_mean  =  15.6407727609
weighted_std  =  0.288105733713
