-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.241869019326
cusum  =  0.252811931868
eta  =  0.746254519422
hl_amp_ratio  =  1.66038074881
kurtosis  =  -0.965514911963
n_points  =  28
period  =  0.233226810545
period_SNR  =  5.22227944869
period_log10FAP  =  -0.474674037992
period_uncertainty  =  1.47325956817e-05
phase_cusum  =  0.252811931868
phase_eta  =  0.553205037404
phi21  =  -3.37935645602
phi31  =  -4.60666544416
quartile31  =  0.295
r21  =  0.134268295958
r31  =  0.106090072235
shapiro_w  =  0.935710966587
skewness  =  0.449934030396
slope_per10  =  -0.402599992231
slope_per90  =  0.704000014812
stetson_k  =  0.839710612255
weighted_mean  =  17.4879941951
weighted_std  =  0.170655261789
