-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.33924018434
cusum  =  0.114616097054
eta  =  0.696737944092
hl_amp_ratio  =  0.416816305411
kurtosis  =  -0.105453834268
n_points  =  309
period  =  0.465001516332
period_SNR  =  54.7650188256
period_log10FAP  =  -41.5956160394
period_uncertainty  =  7.44558382131e-05
phase_cusum  =  0.238413267442
phase_eta  =  0.184708238262
phi21  =  -2.35871356489
phi31  =  -4.5496172151
quartile31  =  0.37
r21  =  0.437448776469
r31  =  0.296442702199
shapiro_w  =  0.906647086143
skewness  =  -0.873685432324
slope_per10  =  -0.118931714942
slope_per90  =  0.176914287724
stetson_k  =  0.739412824451
weighted_mean  =  15.2829485174
weighted_std  =  0.258594263997
