-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.196069657204
cusum  =  0.0934321217512
eta  =  0.515289752791
hl_amp_ratio  =  0.778752541863
kurtosis  =  -1.16576851606
n_points  =  342
period  =  0.620102225966
period_SNR  =  43.8034345935
period_log10FAP  =  -49.9816210854
period_uncertainty  =  8.52843127074e-05
phase_cusum  =  0.262401392908
phase_eta  =  0.0855650754618
phi21  =  -2.10988864411
phi31  =  -3.89516194317
quartile31  =  0.28
r21  =  0.43576146367
r31  =  0.28766827025
shapiro_w  =  0.949472486973
skewness  =  -0.237600604936
slope_per10  =  -0.337554731667
slope_per90  =  0.259686376342
stetson_k  =  0.862816477383
weighted_mean  =  14.8428087102
weighted_std  =  0.165315150689
