-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.241569547253
cusum  =  0.120247671319
eta  =  0.74065898118
hl_amp_ratio  =  0.610695617217
kurtosis  =  -0.310973434964
n_points  =  264
period  =  0.594912986978
period_SNR  =  28.6228050625
period_log10FAP  =  -24.8793480369
period_uncertainty  =  9.88030629662e-05
phase_cusum  =  0.258247788087
phase_eta  =  0.567152832773
phi21  =  -2.1977410517
phi31  =  -4.17138716911
quartile31  =  0.3325
r21  =  0.435892213589
r31  =  0.275454506353
shapiro_w  =  0.979572713375
skewness  =  -0.30293972655
slope_per10  =  -0.0745055565817
slope_per90  =  0.106997237032
stetson_k  =  0.779776000821
weighted_mean  =  17.5414290234
weighted_std  =  0.225902721379
