-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.51


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.015849852955
cusum  =  0.206242763727
eta  =  1.53747913435
hl_amp_ratio  =  1.12582344144
kurtosis  =  2.98379384177
n_points  =  543
period  =  0.499213179578
period_SNR  =  12.6061566474
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  8.58147824312e-05
phase_cusum  =  0.0565488124347
phase_eta  =  3.02285153306
phi21  =  1.35086527199
phi31  =  3.67643991583
quartile31  =  0.105
r21  =  0.282525956371
r31  =  0.260873031219
shapiro_w  =  0.97129201889
skewness  =  0.535482154414
slope_per10  =  -0.0407213393905
slope_per90  =  0.0362805778206
stetson_k  =  0.764042112615
weighted_mean  =  15.6489843693
weighted_std  =  0.0851981871619
