-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.356488565289
cusum  =  0.171860018135
eta  =  0.481635318311
hl_amp_ratio  =  0.613059534509
kurtosis  =  -0.680890573369
n_points  =  224
period  =  0.49413862927
period_SNR  =  25.9308893132
period_log10FAP  =  -25.9765291746
period_uncertainty  =  6.51313646744e-05
phase_cusum  =  0.240356550379
phase_eta  =  0.289188991459
phi21  =  0.546300700538
phi31  =  -1.10948212195
quartile31  =  0.4925
r21  =  0.437524565196
r31  =  0.252152256198
shapiro_w  =  0.942410349846
skewness  =  -0.458407750334
slope_per10  =  -0.0633333344012
slope_per90  =  0.195000006352
stetson_k  =  0.822255389845
weighted_mean  =  16.4103364809
weighted_std  =  0.305327678811
