-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.464489530165
cusum  =  0.109566302557
eta  =  0.591207539693
hl_amp_ratio  =  0.446661426779
kurtosis  =  -0.957046249601
n_points  =  303
period  =  0.534723502117
period_SNR  =  39.7695336891
period_log10FAP  =  -33.9868298998
period_uncertainty  =  8.20530803775e-05
phase_cusum  =  0.278685157619
phase_eta  =  0.480506432835
phi21  =  0.822552360908
phi31  =  -0.808886875991
quartile31  =  0.66
r21  =  0.430942851307
r31  =  0.279010768409
shapiro_w  =  0.909410953522
skewness  =  -0.573539623796
slope_per10  =  -0.0612428342599
slope_per90  =  0.120950603417
stetson_k  =  0.794587617527
weighted_mean  =  12.4799843257
weighted_std  =  0.408842953879
