-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.223051483469
cusum  =  0.149880321689
eta  =  0.594820238743
hl_amp_ratio  =  0.791191475128
kurtosis  =  -1.37406682284
n_points  =  304
period  =  0.330002958541
period_SNR  =  48.494902154
period_log10FAP  =  -50.5557285686
period_uncertainty  =  3.04049311961e-05
phase_cusum  =  0.313213336101
phase_eta  =  0.206731140625
phi21  =  1.66046012146
phi31  =  3.20424749799
quartile31  =  0.3125
r21  =  0.199505102905
r31  =  0.0728941702603
shapiro_w  =  0.934156060219
skewness  =  -0.0692833536643
slope_per10  =  -0.0935037494554
slope_per90  =  0.0985968871966
stetson_k  =  0.888700928797
weighted_mean  =  16.9290189597
weighted_std  =  0.168699916479
