-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.371248267649
cusum  =  0.177516150826
eta  =  0.496278267367
hl_amp_ratio  =  0.528257253631
kurtosis  =  -0.73831998716
n_points  =  239
period  =  0.481015030006
period_SNR  =  30.8010327603
period_log10FAP  =  -31.56036463
period_uncertainty  =  6.33081123986e-05
phase_cusum  =  0.241432309085
phase_eta  =  0.182794123766
phi21  =  3.88916487687
phi31  =  4.86238525103
quartile31  =  0.49
r21  =  0.415200682795
r31  =  0.320451138736
shapiro_w  =  0.910970509052
skewness  =  -0.648002070793
slope_per10  =  -0.089004007526
slope_per90  =  0.189783194462
stetson_k  =  0.785230587777
weighted_mean  =  14.8761986056
weighted_std  =  0.312678859795
