-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.358978463963
cusum  =  0.161509169662
eta  =  0.482440505569
hl_amp_ratio  =  0.446891381469
kurtosis  =  -0.87263937644
n_points  =  225
period  =  0.35205730083
period_SNR  =  24.8172048346
period_log10FAP  =  -24.8433348531
period_uncertainty  =  3.30607489868e-05
phase_cusum  =  0.252028405461
phase_eta  =  0.384743908563
phi21  =  0.743113934925
phi31  =  -1.12024056782
quartile31  =  0.49
r21  =  0.385985917255
r31  =  0.302268108012
shapiro_w  =  0.896900892258
skewness  =  -0.611097349643
slope_per10  =  -0.103113087256
slope_per90  =  0.209258773676
stetson_k  =  0.791026268094
weighted_mean  =  14.4410456432
weighted_std  =  0.325266928353
