-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.333826749937
cusum  =  0.316489581107
eta  =  1.48201076208
hl_amp_ratio  =  1.07432955073
kurtosis  =  0.0861686165767
n_points  =  272
period  =  0.583204163756
period_SNR  =  22.2982844779
period_log10FAP  =  -10.6156241502
period_uncertainty  =  9.42902700627e-05
phase_cusum  =  0.258437130717
phase_eta  =  1.65203800361
phi21  =  -2.46512032203
phi31  =  -4.26298569452
quartile31  =  0.5725
r21  =  0.437479338788
r31  =  0.280626259665
shapiro_w  =  0.988441050053
skewness  =  0.336034962623
slope_per10  =  -0.0385705274855
slope_per90  =  0.0346660919888
stetson_k  =  0.772752091147
weighted_mean  =  19.415612366
weighted_std  =  0.408408703724
