-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.57


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.334606301139
cusum  =  0.20348108005
eta  =  1.11924756258
hl_amp_ratio  =  0.862296385846
kurtosis  =  0.17184376661
n_points  =  293
period  =  0.340946934207
period_SNR  =  26.9547468005
period_log10FAP  =  -18.8524491922
period_uncertainty  =  3.24550638895e-05
phase_cusum  =  0.290229357468
phase_eta  =  1.29930770329
phi21  =  -1.81777654198
phi31  =  -3.63328292339
quartile31  =  0.52
r21  =  0.277595389302
r31  =  0.141331120693
shapiro_w  =  0.984788060188
skewness  =  0.342476600426
slope_per10  =  -0.0181946537553
slope_per90  =  0.0191151514341
stetson_k  =  0.776346768899
weighted_mean  =  18.8548123909
weighted_std  =  0.362000685253
