-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.386087758594
cusum  =  0.155045746714
eta  =  0.614754403279
hl_amp_ratio  =  0.266984708894
kurtosis  =  -0.652171331097
n_points  =  311
period  =  0.491829536525
period_SNR  =  46.017611177
period_log10FAP  =  -38.155931669
period_uncertainty  =  6.94086291178e-05
phase_cusum  =  0.221610566184
phase_eta  =  0.180901474296
phi21  =  -2.35042359545
phi31  =  -1.19661796153
quartile31  =  0.505
r21  =  0.440917107801
r31  =  0.340659711052
shapiro_w  =  0.883768200874
skewness  =  -0.76526802569
slope_per10  =  -0.0747310431354
slope_per90  =  0.109069372119
stetson_k  =  0.704270522568
weighted_mean  =  15.8157012107
weighted_std  =  0.344988179788
