-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.366612528085
cusum  =  0.0929657063918
eta  =  0.561147640153
hl_amp_ratio  =  0.317803322036
kurtosis  =  -0.321460525249
n_points  =  239
period  =  0.494285486855
period_SNR  =  30.59527984
period_log10FAP  =  -30.7170199641
period_uncertainty  =  8.02151087103e-05
phase_cusum  =  0.26259469531
phase_eta  =  0.144182125377
phi21  =  0.832154509422
phi31  =  -1.41222020313
quartile31  =  0.395
r21  =  0.43317489691
r31  =  0.213067441786
shapiro_w  =  0.874575376511
skewness  =  -0.8699584389
slope_per10  =  -0.172298246633
slope_per90  =  0.237090151251
stetson_k  =  0.728268304135
weighted_mean  =  14.8498780925
weighted_std  =  0.282671234564
