-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.33753730188
cusum  =  0.156107365075
eta  =  0.400077166088
hl_amp_ratio  =  0.424282375703
kurtosis  =  -0.615127794068
n_points  =  374
period  =  0.497825254521
period_SNR  =  44.1952189026
period_log10FAP  =  -48.8097754147
period_uncertainty  =  6.94626979721e-05
phase_cusum  =  0.288955173691
phase_eta  =  0.334276055037
phi21  =  0.892738831617
phi31  =  -1.38042502161
quartile31  =  0.41
r21  =  0.431236653253
r31  =  0.220948677894
shapiro_w  =  0.91348451376
skewness  =  -0.716528053841
slope_per10  =  -0.0870405704086
slope_per90  =  0.0750957150834
stetson_k  =  0.74873679472
weighted_mean  =  14.3540876122
weighted_std  =  0.294929177284
