-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.327542342147
cusum  =  0.0902589956149
eta  =  0.691594343987
hl_amp_ratio  =  0.402812367997
kurtosis  =  -0.0259221765562
n_points  =  547
period  =  0.511390937878
period_SNR  =  51.986940647
period_log10FAP  =  -75.1919924152
period_uncertainty  =  7.02807634477e-05
phase_cusum  =  0.210085818572
phase_eta  =  0.310925316686
phi21  =  0.739719185673
phi31  =  1.94187038597
quartile31  =  0.39
r21  =  0.409371380992
r31  =  0.190527138955
shapiro_w  =  0.930199027061
skewness  =  -0.79033231426
slope_per10  =  -0.0557164606933
slope_per90  =  0.0459472495091
stetson_k  =  0.752470757422
weighted_mean  =  12.9410235258
weighted_std  =  0.253866929152
