-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.433267116829
cusum  =  0.26834134074
eta  =  1.06465379937
hl_amp_ratio  =  0.798567104406
kurtosis  =  -0.437648657938
n_points  =  247
period  =  0.543297553695
period_SNR  =  28.8235448038
period_log10FAP  =  -19.7654871229
period_uncertainty  =  8.24027127486e-05
phase_cusum  =  0.31423716769
phase_eta  =  1.07229277469
phi21  =  0.545979211201
phi31  =  1.72370970073
quartile31  =  0.64
r21  =  0.170246535849
r31  =  0.210021103723
shapiro_w  =  0.989229500294
skewness  =  0.0998870253477
slope_per10  =  -0.0536209527692
slope_per90  =  0.0449459129444
stetson_k  =  0.776230650536
weighted_mean  =  19.0123580624
weighted_std  =  0.423099864968
