-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.16865821088
cusum  =  0.172696971714
eta  =  0.404161035465
hl_amp_ratio  =  1.190656255
kurtosis  =  -0.788391708911
n_points  =  301
period  =  0.193629601909
period_SNR  =  46.1717638141
period_log10FAP  =  -47.3580773987
period_uncertainty  =  1.00000827569e-05
phase_cusum  =  0.309114592766
phase_eta  =  0.303287785291
phi21  =  3.34394361164
phi31  =  3.52084343982
quartile31  =  0.21
r21  =  0.178794775562
r31  =  0.0388345277483
shapiro_w  =  0.964668273926
skewness  =  0.328064383276
slope_per10  =  -0.0612301717858
slope_per90  =  0.0531823300707
stetson_k  =  0.852402293729
weighted_mean  =  15.6816293427
weighted_std  =  0.1243714467
