-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.35


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.296538519452
cusum  =  0.244307632062
eta  =  2.16718570772
hl_amp_ratio  =  1.88439634207
kurtosis  =  2.19030073939
n_points  =  346
period  =  0.28180483006
period_SNR  =  10.998093979
period_log10FAP  =  -3.22896597322
period_uncertainty  =  2.66054411416e-05
phase_cusum  =  0.18598904064
phase_eta  =  2.38455654561
phi21  =  0.810810492804
phi31  =  1.87524617226
quartile31  =  0.5375
r21  =  0.321163133435
r31  =  0.192937023789
shapiro_w  =  0.831480205059
skewness  =  1.53810309883
slope_per10  =  -0.0101294919258
slope_per90  =  0.0118780658297
stetson_k  =  0.696117190353
weighted_mean  =  19.0529933945
weighted_std  =  0.58893065814
