-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.361888897221
cusum  =  0.106199782571
eta  =  0.70576392464
hl_amp_ratio  =  0.54125573404
kurtosis  =  0.315736304531
n_points  =  301
period  =  0.508646796006
period_SNR  =  34.5585401322
period_log10FAP  =  -36.2415422115
period_uncertainty  =  8.28100303068e-05
phase_cusum  =  0.247614302259
phase_eta  =  0.11721029101
phi21  =  3.95774059586
phi31  =  4.8482686102
quartile31  =  0.38
r21  =  0.478358423371
r31  =  0.352945358229
shapiro_w  =  0.889943897724
skewness  =  -1.02718573572
slope_per10  =  -0.10764962061
slope_per90  =  0.229112452062
stetson_k  =  0.778653125449
weighted_mean  =  13.2349722838
weighted_std  =  0.287161058873
