-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.207459809587
cusum  =  0.205652761066
eta  =  0.377795820359
hl_amp_ratio  =  1.473586181
kurtosis  =  -0.80969273134
n_points  =  304
period  =  0.357755904115
period_SNR  =  38.3330327069
period_log10FAP  =  -39.2579166373
period_uncertainty  =  3.57341391527e-05
phase_cusum  =  0.243435484123
phase_eta  =  0.647729781835
phi21  =  -1.5703589282
phi31  =  0.927076012681
quartile31  =  0.2825
r21  =  0.14275797004
r31  =  0.129448887445
shapiro_w  =  0.959928452969
skewness  =  0.296368582167
slope_per10  =  -0.0616735170497
slope_per90  =  0.0495481060627
stetson_k  =  0.848604765083
weighted_mean  =  12.8563571429
weighted_std  =  0.168398317474
