-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.20811471391
cusum  =  0.088558375599
eta  =  0.579957060502
hl_amp_ratio  =  0.507443790927
kurtosis  =  -0.681110809499
n_points  =  381
period  =  0.561500845894
period_SNR  =  49.42421507
period_log10FAP  =  -54.3060352744
period_uncertainty  =  8.46296584886e-05
phase_cusum  =  0.25027649509
phase_eta  =  0.247162603093
phi21  =  -2.21038714903
phi31  =  -3.93493915403
quartile31  =  0.25
r21  =  0.347829795647
r31  =  0.128442325516
shapiro_w  =  0.946435570717
skewness  =  -0.520489043033
slope_per10  =  -0.113456404434
slope_per90  =  0.118820249129
stetson_k  =  0.79562079989
weighted_mean  =  13.4338596491
weighted_std  =  0.170089546962
