-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.307439507528
cusum  =  0.0956155692261
eta  =  0.562009395775
hl_amp_ratio  =  0.322994668173
kurtosis  =  -0.793758309917
n_points  =  300
period  =  0.502564560175
period_SNR  =  37.8830063994
period_log10FAP  =  -40.5354150922
period_uncertainty  =  7.03990263968e-05
phase_cusum  =  0.248045160141
phase_eta  =  0.308236171933
phi21  =  -2.10863036944
phi31  =  -0.586654696108
quartile31  =  0.4325
r21  =  0.2949476732
r31  =  0.193353174401
shapiro_w  =  0.897861778736
skewness  =  -0.674492103735
slope_per10  =  -0.081989755064
slope_per90  =  0.217201926276
stetson_k  =  0.772406156165
weighted_mean  =  13.6046410792
weighted_std  =  0.26122211965
