-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.299012349636
cusum  =  0.282408513343
eta  =  1.25465133229
hl_amp_ratio  =  1.82113201277
kurtosis  =  2.04150044458
n_points  =  168
period  =  0.521582727084
period_SNR  =  12.7093297405
period_log10FAP  =  -5.56130924293
period_uncertainty  =  7.21115356082e-05
phase_cusum  =  0.217601983837
phase_eta  =  0.944595345202
phi21  =  0.517137756457
phi31  =  3.37331092214
quartile31  =  0.2625
r21  =  0.513216752501
r31  =  0.464803222903
shapiro_w  =  0.812583088875
skewness  =  1.56764632823
slope_per10  =  -0.121194971542
slope_per90  =  0.248174822436
stetson_k  =  0.706360347503
weighted_mean  =  14.7438982561
weighted_std  =  0.329004443465
