-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.305560130395
cusum  =  0.0823782603406
eta  =  0.614246258087
hl_amp_ratio  =  0.467390317496
kurtosis  =  -0.849266160135
n_points  =  306
period  =  0.593141169076
period_SNR  =  43.1980997533
period_log10FAP  =  -37.4289179087
period_uncertainty  =  9.96942962822e-05
phase_cusum  =  0.223004300019
phase_eta  =  0.353315080919
phi21  =  0.913466152924
phi31  =  1.89242462365
quartile31  =  0.44
r21  =  0.371864555538
r31  =  0.306876095912
shapiro_w  =  0.901207089424
skewness  =  -0.635064062691
slope_per10  =  -0.141287000874
slope_per90  =  0.170572980634
stetson_k  =  0.802777610862
weighted_mean  =  14.2346488161
weighted_std  =  0.266133505259
