-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.218618246732
cusum  =  0.139013600331
eta  =  0.574126119089
hl_amp_ratio  =  0.557030893699
kurtosis  =  -0.401061976666
n_points  =  261
period  =  0.575287954517
period_SNR  =  27.9044275607
period_log10FAP  =  -27.036496652
period_uncertainty  =  8.91256069548e-05
phase_cusum  =  0.240290011612
phase_eta  =  0.397292994982
phi21  =  0.727258929326
phi31  =  -1.18021413501
quartile31  =  0.3
r21  =  0.503545520942
r31  =  0.324761439999
shapiro_w  =  0.965954959393
skewness  =  -0.525830829064
slope_per10  =  -0.107278695767
slope_per90  =  0.218713915661
stetson_k  =  0.786680402184
weighted_mean  =  14.4095269992
weighted_std  =  0.202906216007
