-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.319679538944
cusum  =  0.131861669297
eta  =  1.18373434796
hl_amp_ratio  =  0.840422042515
kurtosis  =  -0.128662127548
n_points  =  444
period  =  0.589260627328
period_SNR  =  43.115071502
period_log10FAP  =  -34.2192148091
period_uncertainty  =  9.62718341436e-05
phase_cusum  =  0.304058915709
phase_eta  =  0.875475754713
phi21  =  0.931987766524
phi31  =  1.76842470533
quartile31  =  0.43
r21  =  0.440003941592
r31  =  0.33284000343
shapiro_w  =  0.995235383511
skewness  =  0.0442037858802
slope_per10  =  -0.031886465519
slope_per90  =  0.0337214974311
stetson_k  =  0.76891407347
weighted_mean  =  18.6434209712
weighted_std  =  0.322550593072
