-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.47


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.335987957333
cusum  =  0.150744788934
eta  =  0.535510282233
hl_amp_ratio  =  0.521105034663
kurtosis  =  -0.0483530084521
n_points  =  347
period  =  1.38199695172
period_SNR  =  37.9067943072
period_log10FAP  =  -38.6068740971
period_uncertainty  =  0.000529419685279
phase_cusum  =  0.285115315739
phase_eta  =  0.396474846944
phi21  =  -1.97560895121
phi31  =  -3.98643097105
quartile31  =  0.445
r21  =  0.474961765972
r31  =  0.160538800239
shapiro_w  =  0.929731428623
skewness  =  -0.82733142524
slope_per10  =  -0.194361034931
slope_per90  =  0.208041661729
stetson_k  =  0.73973377576
weighted_mean  =  16.7259349888
weighted_std  =  0.307525430292
