-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.229179412356
cusum  =  0.0944912340676
eta  =  0.816449974624
hl_amp_ratio  =  0.48849040502
kurtosis  =  -0.225563081033
n_points  =  151
period  =  0.546439404156
period_SNR  =  22.3995638437
period_log10FAP  =  -15.9195378779
period_uncertainty  =  9.65508906167e-05
phase_cusum  =  0.280673619091
phase_eta  =  0.300813992832
phi21  =  -2.30471513721
phi31  =  -1.34415298292
quartile31  =  0.305
r21  =  0.481070772205
r31  =  0.178581214153
shapiro_w  =  0.94000774622
skewness  =  -0.734422785378
slope_per10  =  -0.320214638465
slope_per90  =  0.326879560528
stetson_k  =  0.751475909933
weighted_mean  =  14.9273178199
weighted_std  =  0.215423804753
